\begin{exercice}On décide maintenant de placer un deuxième câble qui
entourerait la Terre, mais à \um{1} au dessus du sol. On note $a$ l'augmentation de la longueur du câble en km. Quelle équation vérifierait $a$?
\begin{ChoixQCM}{2}
\item $2\pi\times a=6400+1$ 
\item $2\pi\times (6400+0,001)=a$
\item $2\pi\times (6400+1)=12800\pi+a$ 
\item $2\pi\times (6400+0,001)=12800\pi+a$
\end{ChoixQCM}
\begin{corrige}
\reponseQCM{d}
\end{corrige}
\end{exercice}
