\begin{exercice}Si on entourait la Terre par un câble au niveau de
l'équateur, quelle serait la longueur de ce câble ?
\begin{ChoixQCM}{3}
\item  $\approx$\ukm{40212,38597} 
\item $1,28\times 10^4\times\pi ~\ukm{}$ 
\item \nombre{12800}$\pi ~\ukm{}$ 
\end{ChoixQCM}
\begin{corrige}
\reponseQCM{abc}
\end{corrige}
\end{exercice}