\begin{methode}[Construire un tableau de valeurs \MethodeRefExercice*{2F1_E_tableau_valeurs}] %

  \exercice[0.3]\label{2F1_M_tableau_valeurs}

  Dresser un tableau de 10~valeurs de la fonction $g$ définie par
  $g(x)=(2x-3)^2$ à partir de $x=-5$ avec un pas de $1$.

  \correction

  Le pas de 1 signifie qu'il y a une différence de 1 entre chaque valeur de $x$ de la première ligne.

  \begin{tableau}{\linewidth}{11}
    \hline
    $x$ & $-5$ & $-4$ & $-3$ & $-2$ & $-1$ & $0$ & $1$ & $2$ & $3$ & $4$
    \\\hline
    $f(x)$ & 169 & 121 & 81 & 49 & 25 & 9 & 1 & 1 & 9 & 25
    \\\hline
  \end{tableau}
\end{methode}
