\begin{activite}[Où est l'eau?]
Voici les hauteurs d'eau, en mètres, relevées par le marégraphe de Saint-Malo 
le 30 août 2012.

 \begin{tableau}[C]{\linewidth}{10}{l}
    \hline
    Heure & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\\hline
    Hauteur (m) & 2,452 & 3,651 & 5,943 & 8,481 & 10,486 & 11,271 &
      10,82 & 9,496 & 7,655 \\\hline\hline
    Heure & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 \\\hline
    Hauteur (m) & 5,721 & 3,994 & 2,744 & 2,233 & 2,997 & 5 & 7,775 &
      10,264 & 11,707 \\\hline\hline
    Heure & 18 & 19 & 20 & 21 & 22 & 23 & 24 & & \\\hline
    Hauteur (m) & 11,687 & 10,492 & 8,575 & 6,388 & 4,339 & 2,783 &
      1,815&& \\\hline
\end{tableau}
\begin{center}
{\scriptsize \textit{Les observations du marégraphe de Saint-Malo sont la propriété du SHOM, de la CCI pays de Saint-Malo, de la DDTM Ille-et-Vilaine}}

\vspace{-0.3cm}
{\scriptsize \textit{ et sont mises à disposition sur le site des Réseaux de référence des observations marégraphiques} (\texttt{refmar.shom.fr})}
\end{center}

\begin{enumerate}
\item \`A quelle heure la marée est-elle haute? Basse?
\item  Quand la mer a-t-elle dépassé une hauteur de \um{10}? 
\item  Quand la mer a-t-elle une hauteur inférieure à \um{4}?
 \end{enumerate}