\MotDefinition{Représentation graphique d'une fonction}{La courbe représentative de la fonction $f$ dans un repère est l’ensemble des points de coordonnées ($x$; $f(x)$) où $x$ parcourt le domaine de définition $\mathscr{D}$ de la fonction $f$. Elle est souvent notée $C_f$.\\
  L’équation de cette courbe représentative est $y = f(x)$.}
