\MotDefinition{Intervalle de confiance}{Un intervalle de confiance au
  seuil de 95~\%, relatif aux échantillons de taille $n$, est un
  intervalle centré autour de $f_0$ où se situe la proportion $p$ du
  caractère dans la population avec une probabilité égale à 95~\%. \\
  L’intervalle $\left[f_0 - \dfrac{1}{\sqrt{n}}\right] \ ; \ +
  \dfrac{1}{\sqrt{n}}$ est donc appelé intervalle de confiance au
  seuil de 95~\%.}
