
  \partie{Poignée de recopie}

  Lorsque l'on sélectionne une cellule ou une plage de cellules, un
  petit carré appara\^{\i}t en bas \`{a} droite : c'est la
  \textbf{poignée de recopie}
  : \quad\raisebox{-3.5mm}{\includegraphics[width=57pt]{capture11-2.eps}}

  Elle permet d'automatiser les calculs.

  \pagebreak

  \RoseItalTice{Exemple :}

  \vspace{-\baselineskip}
  \begin{multicols}{2}
    Si l'on veut écrire 0, 10, 20, 30, \ldots{}, 100 dans la colonne A
    :
    \begin{itemize}
    \item on écrit \commandetice{0} dans la cellule A1 ;
    \item on écrit \commandetice{=A1+10} dans la cellule A2, on\\
      obtient bien 10 ;
    \item on sélectionne la poignée de recopie, on maintient appuyé et
      on recopie vers le bas jusqu'\`{a} obtenir 100.
    \end{itemize}

    \columnbreak

    \includegraphics[width=188pt]{capture12-2.eps}
  \end{multicols}

    \RoseItalTice{Remarques :}
    \begin{itemize}
    \item Lorsque l'on recopie vers le bas, dans les adresses des
      cellules, les 1 deviennent 2, les 2 deviennent 3, etc.

    \item Dans l'exemple précédent, on observe que les formules se
      sont bien adaptées dans chaque cellule. Par exemple, en A3, il
      est inscrit \commandetice{=A2+10} (voir capture ci-dessus).

    \item On peut aussi recopier vers la droite (les A deviennent B,
      les B deviennent C, etc.), la gauche ou le haut.
    \end{itemize}
