\begin{propriete}L'intervalle $[a\ ;\ b]$ où :
\begin{itemize}
  \item $a$ est le plus petit entier tel que $P(X\leqslant a)>\nombre{0,025}$
  \item $b$ est le plus petit entier tel que $P(X\leqslant b)\geqslant \nombre{0,975}$
\end{itemize}

est un intervalle de fluctuation au seuil de \upc{95}.


\end{propriete}
