\begin{exercice} Dans une imprimerie, la proportion des journaux imprimés qui présentent un défaut est de \upc{1,2}.

L'imprimeur décide de changer ses presses puis prélève 900 journaux dont 6 présentent un défaut.

Peut-on affirmer au seuil de confiance de $\upc{95}$ que la proportion de journaux présentant des défauts a changé ?
\end{exercice}
