\begin{exercice} Dans la population mondiale, il y  a \nombre{742813000} Européens sur \nombre{7243784000} habitants.

Quand on tire au sort \nombre{10000} personnes dans le monde, donner un intervalle de fluctuation, au seuil de \upc{95} de la fréquence d'Européens dans cet échantillon.

\begin{corrige}
  D'après la formule vue en seconde, l'intervalle de fluctuation au
  seuil de \upc{95} est
  $[\nombre{0,0925}\ ;\ \nombre{0,1125}]$, arrondi à $10^{-3}$.


\end{corrige}
\end{exercice}
