Dans une usine de glaces, la probabilité qu'un cône glacé ait un
   défaut est de $\nombre{0,003}$.

 On appelle $X$ la variable aléatoire donnant le nombre de cônes défectueux dans un lot de \nombre{2000} cônes pris au hasard et on admet que $X$ suit un loi binomiale.


\begin{exercice} Une étude réalisée en  2014 a permis de montrer que le
        pourcentage de Français consommant régulièrement des glaces était de \upc{84}.

        Un intervalle de confiance au seuil \upc{95} du nombre de personnes consommant régulièrement des glaces dans un échantillon de $900$ personnes est :
\begin{ChoixQCM}{4}
        \item $[733\ ;\ 776]$
		\item $[733\ ;\ 777]$
		\item $[734\ ;\ 776]$
		\item $[734\ ;\ 777]$
 \end{ChoixQCM}
 \begin{corrige}
      \reponseQCM{d}
    \end{corrige}
    \end{exercice}
