Dans une usine de glaces, la probabilité qu'un cône glacé ait un
   défaut est de $\nombre{0,003}$.

 On appelle $X$ la variable aléatoire donnant le nombre de cônes défectueux dans un lot de \nombre{2000} cônes pris au hasard et on admet que $X$ suit un loi binomiale.


 \begin{exercice}Les paramètres de $X$ sont :
 \begin{ChoixQCM}{4}
        \item $n=\nombre{2000}$ et $p=\nombre{0,003}$
        \item $p=\nombre{2000}$ et $n=\nombre{0,003}$
        \item $n=\nombre{2000}$ et $p=\nombre{0,3}$
        \item $p=\nombre{2000}$ et $n=\nombre{0,3}$
 \end{ChoixQCM}
 \begin{corrige}
      \reponseQCM{a}
    \end{corrige}
    \end{exercice}