\begin{methode}[Utiliser la calculatrice \MethodeRefExercice*{ex20SP2}]

  On souhaite calculer l'esp\'{e}rance et l'\'{e}cart-type d'une
  variable al\'{e}atoire.
  \begin{itemize}
  \item \textbf{Avec une TI}

    Appuyer sur STAT, puis menu EDIT, s\'{e}lectionner 1 : Edite

    Entrer les valeurs ${x_i}$ en liste L1 et les probabilit\'{e}s
    ${p_i}$ en liste L2

    Pour afficher les param\`{e}tres, appuyer sur STAT, puis menu CALC,
    s\'{e}lectionner 1 :Stats 1-Var, taper L1,L2, puis appuyer sur
    Entrer.

  \item \textbf{Avec une Casio}

    S\'{e}lectionner le menu 2 (STAT)

    Entrer les valeurs ${x_i}$ dans List1 et les probabilit\'{e}s
    ${p_i}$ dans List2.

    S\'{e}lectionner (F2) CALC puis (F6) SET, s\'{e}lectionner 1 : Var
    Xlist (F1) List 1 et 1VarFreq (F2) List2. Appuyer sur EXIT (F1)
    1Var.
  \end{itemize}

  \exercice\label{methode2SP2}

  On donne la loi de probabilit\'{e} d'une variable al\'{e}atoire
  $X$. 

  Calculer $E\left( X \right)$ et $\sigma \left( X \right)$ avec une
  calculatrice.

  \begin{center}
    \begin{ctableau}{5.5cm}{5}
      \hline
      ${x_i}$ & $-3$ & $ - 1$ & 2   & 5   \\      \hline
      ${p_i}$ & 0,1  & 0,4    & 0,3 & 0,2 \\      \hline
    \end{ctableau}
  \end{center}

  \correction

  Avec une TI

    \includestandalone[scale=.7]{\pathmanuel/figures/img-corr-TI-1}
  
  Avec une Casio

  \includestandalone[scale=.7]{\pathmanuel/figures/img-corr-Casio-1}
\end{methode}
