\begin{exercice}
    $A$ et $B$ sont deux \'{e}v\'{e}nements incompatibles tels que
    $P\left( A \right) = 0,3$ et $P\left( B \right) = 0,6$.

    $\overline A $ et $\overline B$ sont-ils incompatibles ?
  \end{exercice}