On lance une pi\`{e}ce \'{e}quilibr\'{e}e 3 fois de suite. 

    On note
    $X$ la variable al\'{e}atoire qui compte le nombre de FACE obtenu.

\begin{exercice*}
      Les valeurs prises par $X$ sont :
      \begin{ChoixQCM}{4}
      \item 0 ; 1 ; 2 ; 3
      \item 1 ; 2 ; 3
      \item 0; 1; 2
      \item 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6
      \end{ChoixQCM}
    \end{exercice*}
    \begin{corrige}
      \reponseQCM{a}
    \end{corrige}
