\begin{methode*1}[Déterminer l'écart-type avec la calculatrice: série de valeurs \MethodeRefExercice*{1SP1_E_calculatrice}]

% On peut déterminer l'écart-type avec la calculatrice dans le cas où la série statistique est donnée sous forme de série de valeurs. %$x_1$, $x_2$, %\ldots, $x_n$.


\exercice\label{1SP1_M_calculatrice}

Déterminer l'écart-type $\sigma$ de la série de valeurs $2$ ; $3$ ; $4$ ; $8$ ; $9$ ; $12$ ; $13$ et $41$.

\correction
\vspace{-0.4cm}\begin{multicols}{2}
\textcolor{H1}{\bfseries Calculatrice TI}
\begin{itemize}
  \item On appuie sur la touche 
  \includegraphics[height=0.4cm]{\pathmanuel/images/ti_stats.eps} ;
  \item on choisit le menu \textbf{1\string:Edite...} ;
  \item on saisit les valeurs $2$ ; $3$ ; etc. dans \verb"L1" ;
  \item on appuie sur la touche 
  \includegraphics[height=0.4cm]{\pathmanuel/images/ti_stats.eps}  puis on appuie sur la flèche de droite 
  \includegraphics[height=0.4cm]{\pathmanuel/images/ti_fleche.eps} pour se déplacer sur \textbf{CALC} ;
  \item on choisit \textbf{1\string:Stats 1-Var} puis on écrit \verb"L1" avec 
  \includegraphics[height=0.4cm]{\pathmanuel/images/ti_seconde.eps} puis 
  \includegraphics[height=0.4cm]{\pathmanuel/images/touche1.eps} afin d'obtenir 
  \includegraphics[width=3cm]{\pathmanuel/images/stats1varl1.eps} et on valide avec 
  \includegraphics[height=0.4cm]{\pathmanuel/images/ti_entrer.eps} ;
  \item l'écart-type est la valeur 
  \includegraphics[height=0.3cm]{\pathmanuel/images/ti_et_exemple1.eps} donc $\sigma\approx 11,8$ (et la moyenne est $\overline{x}=\nombre{11,5}$).
\end{itemize}

\columnbreak

\textcolor{H1}{\bfseries Calculatrice CASIO}
\begin{itemize}
  \item On appuie sur la touche \includegraphics[height=0.4cm]
 {\pathmanuel/images/casio_menu.eps} et on choisit le menu \textbf{2 : STAT} ;
  \item on saisit les valeurs $2$ ; $3$ ; etc. dans \verb"List 1" ;
  \item on choisit le menu \textbf{CALC} puis \textbf{SET};
  \item on règle \verb"1Var XLIST" sur \verb"List 1" et \verb"1Var Freq" sur \verb"1" puis on appuie sur la touche \includegraphics[height=0.4cm]
 {\pathmanuel/images/casio_exit.eps} ;
  \item on choisit le menu \verb"1VAR" ;
  \item l'écart-type est \includegraphics[height=0.3cm]
 {\pathmanuel/images/casio_et_exemple1.eps} donc $\sigma\approx 11,8$ (et la moyenne est $\overline{x}=\nombre{11,5}$).
\end{itemize}
\end{multicols}
\vspace{-10mm}
\end{methode*1}
