\section{Diagramme en boîte et écart-interquartile}
\vspace{-3mm}

\begin{definition}[Diagramme en boîte]
Le \MotDefinition{diagramme en boîte}{} d'une série statistique est le graphique suivant :

\begin{center}
\psset{xunit=1cm,yunit=0.7cm}
\begin{pspicture}(0,-0.5)(10,3)
\psline[linewidth=1.15pt]{-}(0,0)(10,0)
\multido{\n=0+1}{11}{\psline(\n,-0.22)(\n,0.22)}

\psline(1,1.5)(3.5,1.5)
\psline(7,1.5)(9,1.5)
\psline(5,1)(5,2)
\psframe(3.5,1)(7,2)
\psline(1,1.3)(1,1.7)
\psline(9,1.3)(9,1.7)

\rput[c](1,2){\textrm{Valeur minimale}}
\rput[c](9,2){\textrm{Valeur maximale}}
\rput[c](5,2.5){\textrm{médiane}}
\rput[c](3.5,2.5){$Q_1$}
\rput[c](7,2.5){$Q_3$}
\end{pspicture}
\end{center}

où l'axe est gradué régulièrement de sorte que l'on puisse y faire figurer les valeurs minimale et maximale, le 1\ier{} quartile $Q_1$, la médiane et le 3\ieme{} quartile $Q_3$ (voir lexique pour les rappels).

\end{definition}
