\begin{exercice}
On a relevé que l'écart-type de température dans la partie centrale d'un frigo est moins élevé que dans sa porte.
Où vaut-il alors mieux conserver les \oe ufs qui ont besoin d'une température la plus constante possible ?
\end{exercice}
