On a relevé le temps de guérison chez 100 personnes enrhumées.

    \begin{center}
     \begin{tableau}[C]{0.7\linewidth}{7}{m{2.8cm}}\hline
 Nombre de jours& 2 &3 &4 &5 &6 &7\\ \hline
 Effectif & 1 &11 &25 &33 &23 &7\\ \hline
  \end{tableau}
    \end{center}


\begin{exercice} Le couple moyenne-écart-type, arrondi éventuellement à \nombre{0,01} près, est :
 \begin{ChoixQCM}{4}
\item $(5\ ;\ 2)$
\item $(2\ ;\ 5)$
\item $(\nombre{1,13}\ ;\ \nombre{4,87})$
\item $(\nombre{4,87}\ ;\ \nombre{1,13})$
 \end{ChoixQCM}
 \begin{corrige}
      \reponseQCM{d}
    \end{corrige}
    \end{exercice}
