\begin{exercice}
    [C'est la tuile !]

    Pour couvrir un toit conique, un couvreur dispose des tuiles en
    rangs successifs, en partant du bas. Le premier rang comporte 215
    ardoises, et chaque rang nécessite 6 ardoises de moins que le
    rang précédent. Sachant que le dernier rang compte 11
    ardoises, calculer le nombre d'ardoises nécessaires pour
    couvrir le toit.
  \end{exercice}
  