\begin{exercice}
    On souhaite enrouler un c\^{a}ble de 100 m autour d'un cylindre
    de rayon 50 cm. On consid\`{e}re que le c\^{a}ble est suffisamment
    fin pour négliger son épaisseur.

    Combien faudra-t-il faire de tours pour enrouler tout le
    c\^{a}ble~?
  \end{exercice}
  