\begin{methode}[Convertir entre degrés et radians\MethodeRefExercice*{ex1G2}]

  \exercice
  \label{Methode-ConvDegRad}

  Calculer les nombres $x$, $y$ et $z$ dans le tableau suivant de
  conversion entre degrés et radians.

  \footnotesize
  \vspace{2mm}

  \begin{tabular}{l|*5{c|}}
    \hline
    \multicolumn{1}{|l|}{\cellcolor{FondTableaux}\textbf{Mesure en degré}}  &   0  & 30  & $y$  &   150  &   180  \tabularnewline  \hline
    \multicolumn{1}{|l|}{\cellcolor{FondTableaux}\textbf{Mesure en radian}}  &  0  &  $x$  & \Strut[1.5]\BotStrut[2]$\dfrac{\pi{}}{2}$ & $z$  & $\pi{}$  \\  \hline
  \end{tabular}

  \normalsize
  \correction

  $\BotStrut[2]\dfrac{180}{30}=6$ donc $x=\dfrac{\pi{}}{6}$~rad. 

  $\dfrac{\pi}{2}$ rad est la moitié de $\pi{}$ rad, donc $y$ est la
  moitié\\ de 180~degrés, c'est-à-dire $y = 90^\circ{}$ et
  $z=\dfrac{150\times{}\pi{}}{180}=\dfrac{5\pi{}}{6}$.
\end{methode}
