\subsection{Le radian}
\begin{definition}[Radian]
  \begin{minipage}{7cm}
    La mesure en \MotDefinition{radian}{} d'un angle est égale à la longueur de l'arc
    du cercle trigonométrique qu'il intercepte.
  \end{minipage}
  \begin{minipage}{3cm}
    \hspace*{.8cm}
    \includestandalone{\pathmanuel/figures/img-07}
  \end{minipage}
\end{definition}

\begin{exemple*1}
  Un angle plat (180\degres{}) mesure exactement $\pi{}$ radians, soit
  environ 3,14 radians.
\end{exemple*1}

\begin{notation}
  Le radian est noté \textcolor{H1}{rad}. Cette notation est omise en
  général, contrairement à celle du degré.
\end{notation}