    Soit $\vv{u}$ et $\vv{v}$ deux vecteurs non nuls tels que
    $(\vv{u}, \vv{v}) = \dfrac{\pi}{6}$. Soit $M$ le point du cercle
    trigonométrique tel que $(\vv{OI},\vv{OM}) = (\vv{u},\vv{v})$.

\begin{exercice}
    Une mesure de l'angle orient\'{e} $\left(-\vv{u},-2\vv{v}\right)$ a pour
    mesure:
    \begin{ChoixQCM}{4}
    \item $\dfrac{\pi{}}{6}$
    \item $\dfrac{13\pi{}}{3}$
    \item $-\dfrac{23\pi{}}{6}$
    \item $\dfrac{7\pi{}}{3}$
    \end{ChoixQCM}
  \end{exercice}
  \begin{corrige}
    \reponseQCM{a} et \reponseQCM{c}
  \end{corrige}