    Soit $\vv{u}$ et $\vv{v}$ deux vecteurs non nuls tels que
    $(\vv{u}, \vv{v}) = \dfrac{\pi}{6}$. Soit $M$ le point du cercle
    trigonométrique tel que $(\vv{OI},\vv{OM}) = (\vv{u},\vv{v})$.

\begin{exercice*}
    $(\vv{v},\vv{u})$ a pour mesure :
    \begin{ChoixQCM}{4}
    \item $-\dfrac{\pi}{6}$
    \item $\dfrac{13\pi}{6}$
    \item $-\dfrac{23\pi}{6}$
    \item $\dfrac{7\pi}{6}$
    \end{ChoixQCM}
  \end{exercice*}
  \begin{corrige}
        \reponseQCM{a}
  \end{corrige}
