\begin{methode*1}[Lire graphiquement la limite d'une suite
  \MethodeRefExercice*{ex34A6}]
  \begin{itemize}
  \item Si la suite est définie de fa\c{c}on explicite, on observe si
    les ordonnées semblent se rapprocher d'une valeur quand $n$ prend
    des valeurs de plus en plus grandes.
  \item Si la suite est définie par récurrence, on regarde en abscisse
    si les termes de la suite se rapprochent de plus en plus d'une
    valeur quand $n$ prend des valeurs de plus en plus grandes.
  \end{itemize}

  \exercice\label{methode5A6}
\begin{enumerate}
\item Lire graphiquement la limite de la suite représentée ci-dessous.

  \begin{center}
    \includestandalone{\pathmanuel/figures/img-1}
  \end{center}

\item Lire graphiquement la limite de la suite représentée ci-dessous.

  \begin{center}
    \includestandalone{\pathmanuel/figures/img-2}
  \end{center}

\end{enumerate}
\correction
\begin{enumerate}
\item La suite représentée ci-dessus semble converger vers 0,7.

On note $\mathop {\lim }\limits_{n \to + \infty } {u_n} = 0,7$.
\item La suite représentée ci-dessus semble converger vers 1.

On note $\mathop {\lim }\limits_{n \to + \infty } {v_n} = 1$.
\end{enumerate}
\end{methode*1}