    On considère la suite $({u_n})$ définie pour tout entier naturel
    $n$ par ${u_n} = 5 - 2n$.

\begin{exercice*}
      Quelle semble \^{e}tre la limite de cette suite ?
      \begin{ChoixQCM}{3}
      \item $\mathop {\lim }\limits_{n \to + \infty } {u_n} = +
        \infty $
      \item $\mathop {\lim }\limits_{n \to + \infty } {u_n} = -
        \infty $
      \item $({u_n})$ n'a pas de limite
      \end{ChoixQCM}
    \end{exercice*}
    \begin{corrige}
      \reponseQCM{b}
    \end{corrige}