\begin{exercice*}
  $u$ est une suite g\'{e}om\'{e}trique de raison $q = - 3$ et de
  premier terme ${u_0} = 2$.

  Donner le terme ${u_3}$.
\end{exercice*}
\begin{corrige}
  $u_3 =  -54$
\end{corrige}