 \begin{exercice}
      Dans une salle de spectacle, on accueillait \nombre{4000}
      personnes par semaine en 2012.
      \begin{enumerate}
      \item En r\'{e}novant la salle en 2012, on avait envisag\'{e}
        une augmentation de la fr\'{e}quentation de 15 \% en 2013 puis
        10 \% en 2014. 

        Combien pr\'{e}voyait-on de spectateurs pour
        2014 ?
      \item Cette r\'{e}novation n'a pas eu lieu et la
        fr\'{e}quentation a diminu\'{e} de 5 \% en 2013 et \`{a}
        nouveau de 5 \% en 2014.  Combien cette salle a-t-elle
        accueilli de personnes en 2014 ?
      \end{enumerate}
    \end{exercice}
    \begin{corrige}
      \begin{enumerate}
      \item $\nombre{4000} \times 1,15 = \nombre{4600}$
        spectateurs en 2013 et $\nombre{4600} \times 1,1 =
        \nombre{5060}$ spectateurs en 2014.
      \item $\nombre{4000} \times 0,95 = \nombre{3800}$ spectateurs en
        2013 et $\nombre{3800} \times 0,95 = \nombre{3610}$
        spectateurs en 2014.
      \end{enumerate}
    \end{corrige}
