    \begin{exercice*}
      Soit la suite $({u_n})$ d\'{e}finie pour tout $n \in{} \N$ par
      $\left\{ \begin{array}{l}
          {u_0} = 2\\
          {u_{n + 1}} = \dfrac{2}{{{u_n}}} -3.
        \end{array} \right.$
      \begin{ChoixQCM}{2}
      \item Elle n'existe pas car on ne peut pas diviser par~0
      \item La suite $(u_n)$ est d\'{e}finie par r\'{e}currence.
      \item $u_{10} = - 3,561$
      \item Il s'agit d'une suite arithm\'{e}tique de raison $-3$
      \end{ChoixQCM}
    \end{exercice*}
    \begin{corrige}
      \reponseQCM{b}
    \end{corrige}