\section{Fonction $\dfrac{1}{u}$}

\begin{definition}
  Soit $u$ une fonction définie sur un ensemble $D$ telle que,
  pour tout $x \in D$, $u\left( x \right) \ne 0$.

  La fonction notée $\dfrac{1}{u}$ est la fonction définie sur $D$ par
  $\dfrac{1}{u}\left( x \right) = \dfrac{1}{{u\left( x \right)}}$.
\end{definition}
