\begin{exercice}
  À l'intérieur d'un jardin carré dont la longueur du c\^{o}té est 10
  mètres, un jardinier souhaite installer, le long du bord, une allée
  en graviers de largeur constante.

  Comment faire en sorte que l'aire de l'allée soit égale à celle du
  carré intérieur ?

  \begin{center}
    \includestandalone{\pathmanuel/figures/img-82}
  \end{center}
\end{exercice}